* "fifo.library"
##base _FifoBase
##bias 30
##public
OpenFifo(name,bytes,flags)(d0/d1/a0)
CloseFifo(fifo,flags)(d0/d1)
ReadFifo(fifo,buf,bytes)(d0/d1/a0)
WriteFifo(fifo,buf,bytes)(d0/d1/a0)
RequestFifo(fifo,msg,req)(d0/d1/a0)
BufSizeFifo(fifo)(d0)
*  These unconventional registers ease use of movem
##end
